Feasibility Assessment of a PLA/PHBV Bioplastic Blend for an Industrial Thermoforming Process: Thermoforming Window and Mechanical Strength Evaluation

Feasibility Assessment of a PLA/PHBV Bioplastic Blend for an Industrial Thermoforming Process: Thermoforming Window and Mechanical Strength Evaluation Anonyymi (ei varmistettu) Ti, 21.10.2025 - 06:00

Authors
Afshariantorghabeh Sanaz, Tanninen Panu, Matthews Sami, Pesonen Antti, Leminen Ville

Publication year
2025

Id
27337247

Publication type
A4 Conference proceedings

LUT Focus Areas

Luonnonvarat

Energiasiirtymä

Research areas

Konetekniikka

School

LUT School of Energy Systems